From 76a141090ea33da574d06e17cd1c5dbddbde2952 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Aiden Cline <63023139+rekram1-node@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 16 Apr 2026 23:31:21 -0500
Subject: chore: delete filetime module (#22999)

---
 packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx b/packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx
index cb1b974e1..43a1189d6 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/de/cli.mdx
@@ -573,7 +573,6 @@ OpenCode kann mithilfe von Umgebungsvariablen konfiguriert werden.
 | `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | boolescher Wert | Deaktivieren Sie das Laden von `.claude/skills`                                  |
 | `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | boolescher Wert | Deaktivieren Sie das Abrufen von Modellen aus Remote-Quellen                     |
 | `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | Zeichenfolge    | Gefälschter VCS-Anbieter zu Testzwecken                                          |
-| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | boolescher Wert | Dateizeitprüfung zur Optimierung deaktivieren                                    |
 | `OPENCODE_CLIENT`                     | Zeichenfolge    | Client-ID (standardmäßig `cli`)                                                  |
 | `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | boolescher Wert | Exa-Websuchtools aktivieren                                                      |
 | `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | Zeichenfolge    | Aktivieren Sie die Basisauthentifizierung für `serve`/`web`                      |
-- 
cgit v1.2.3

