From 274bb948e793c72d22d4e2d31e6b9559c6ff4d6c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adam <2363879+adamdotdevin@users.noreply.github.com>
Date: Mon, 9 Feb 2026 13:55:55 -0600
Subject: fix(docs): locale markdown issues

---
 packages/web/src/content/docs/es/web.mdx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/es/web.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/es/web.mdx b/packages/web/src/content/docs/es/web.mdx
index fbd4eefe7..a741c2f4a 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/es/web.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/es/web.mdx
@@ -17,7 +17,7 @@ opencode web
 
 Esto inicia un servidor local en `127.0.0.1` con un puerto disponible aleatorio y abre automáticamente OpenCode en su navegador predeterminado.
 
-:::precaución
+:::caution
 Si no se establece `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`, el servidor no será seguro. Esto está bien para uso local, pero debe configurarse para acceso a la red.
 :::
 
-- 
cgit v1.2.3

