From 76a141090ea33da574d06e17cd1c5dbddbde2952 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Aiden Cline <63023139+rekram1-node@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 16 Apr 2026 23:31:21 -0500
Subject: chore: delete filetime module (#22999)

---
 packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx b/packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx
index f690c7d7e..82a8852ea 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ja/cli.mdx
@@ -573,7 +573,6 @@ OpenCode は環境変数を使用して構成できます。
 | `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | ブール値 | `.claude/skills` のロードを無効にする                               |
 | `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | ブール値 | リモートソースからのモデルの取得を無効にする                        |
 | `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | 文字列   | テスト目的の偽の VCS プロバイダー                                   |
-| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | ブール値 | 最適化のためにファイル時間チェックを無効にする                      |
 | `OPENCODE_CLIENT`                     | 文字列   | クライアント識別子 (デフォルトは `cli`)                             |
 | `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | ブール値 | Exa Web 検索ツールを有効にする                                      |
 | `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | 文字列   | `serve`/`web` の基本認証を有効にする                                |
-- 
cgit v1.2.3

