From 76a141090ea33da574d06e17cd1c5dbddbde2952 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Aiden Cline <63023139+rekram1-node@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 16 Apr 2026 23:31:21 -0500
Subject: chore: delete filetime module (#22999)

---
 packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx b/packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx
index 0562ab8af..b0ce10567 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ko/cli.mdx
@@ -573,7 +573,6 @@ OpenCode는 환경 변수로도 구성할 수 있습니다.
 | `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | boolean | `.claude/skills` 로드 비활성화                 |
 | `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | boolean | 원격 소스에서 모델 목록 가져오기 비활성화      |
 | `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | string  | 테스트용 가짜 VCS provider                     |
-| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | boolean | 최적화를 위한 파일 시간 검사 비활성화          |
 | `OPENCODE_CLIENT`                     | string  | 클라이언트 식별자(기본값: `cli`)               |
 | `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | boolean | Exa 웹 검색 도구 활성화                        |
 | `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | string  | `serve`/`web` 기본 인증 활성화                 |
-- 
cgit v1.2.3

