From 76a141090ea33da574d06e17cd1c5dbddbde2952 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Aiden Cline <63023139+rekram1-node@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 16 Apr 2026 23:31:21 -0500
Subject: chore: delete filetime module (#22999)

---
 packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx b/packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx
index 6cdc67a48..3931cd646 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/pl/cli.mdx
@@ -574,7 +574,6 @@ OpenCode można skonfigurować za pomocą zmiennych środowiskowych.
 | `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | boolean | Wyłącz ładowanie `.claude/skills`                           |
 | `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | boolean | Wyłącz pobieranie modeli ze źródeł zewnętrznych             |
 | `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | string  | Fałszywy dostawca VCS do celów testowych                    |
-| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | boolean | Wyłącz sprawdzanie czasu modyfikacji plików (optymalizacja) |
 | `OPENCODE_CLIENT`                     | string  | Identyfikator klienta (domyślnie `cli`)                     |
 | `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | boolean | Włącz narzędzie wyszukiwania internetowego Exa              |
 | `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | string  | Włącz uwierzytelnianie podstawowe dla `serve`/`web`         |
-- 
cgit v1.2.3

