From 76a141090ea33da574d06e17cd1c5dbddbde2952 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Aiden Cline <63023139+rekram1-node@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 16 Apr 2026 23:31:21 -0500
Subject: chore: delete filetime module (#22999)

---
 packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx')

diff --git a/packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx b/packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx
index 2f75a96a7..4b2db9d98 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/th/cli.mdx
@@ -575,7 +575,6 @@ OpenCode สามารถกำหนดค่าโดยใช้ตัว
 | `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | Boolean | ปิดใช้งานการนำเข้า `.claude/skills`                              |
 | `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | Boolean | ปิดใช้งานการดึงรายการโมเดลจากระยะไกล                             |
 | `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | String  | เปิดใช้งาน VCS จำลองสำหรับการทดสอบ                               |
-| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | Boolean | ปิดใช้งานการตรวจสอบเวลาแก้ไขไฟล์                                 |
 | `OPENCODE_CLIENT`                     | String  | ตัวระบุไคลเอนต์ (ค่าเริ่มต้นคือ `cli`)                           |
 | `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | Boolean | เปิดใช้งานการใช้ Exa แทน ls หากมี                                |
 | `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | String  | รหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน `serve`/`web`              |
-- 
cgit v1.2.3

