---
title: الشبكة
description: إعداد الوكلاء والشهادات المخصصة.
---

يدعم OpenCode متغيرات بيئة الوكيل (proxy) القياسية والشهادات المخصصة لبيئات الشبكات المؤسسية.

---

## الوكيل

يتبع OpenCode متغيرات بيئة الوكيل القياسية.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
تتواصل واجهة TUI مع خادم HTTP محلي. يجب تجاوز الوكيل لهذا الاتصال لمنع حلقات التوجيه.
:::

يمكنك إعداد منفذ الخادم واسم المضيف باستخدام [أعلام سطر الأوامر](/docs/cli#run).

---

### المصادقة

إذا كان الوكيل يتطلب مصادقة أساسية، فأدرج بيانات الاعتماد في عنوان URL.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
تجنّب تضمين كلمات المرور بشكل ثابت. استخدم متغيرات البيئة أو تخزين بيانات اعتماد آمن.
:::

بالنسبة للوكلاء الذين يتطلبون مصادقة متقدمة مثل NTLM أو Kerberos، فكّر في استخدام بوابة LLM تدعم طريقة المصادقة لديك.

---

## الشهادات المخصصة

إذا كانت مؤسستك تستخدم سلطات تصديق (CA) مخصصة لاتصالات HTTPS، فقم بإعداد OpenCode ليثق بها.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

يعمل ذلك لكل من اتصالات الوكيل والوصول المباشر إلى واجهات برمجة التطبيقات.
