---
title: Netværk
description: Konfigurer proxyer og brugerdefinerede certifikater.
---

OpenCode understøtter standard proxymiljøvariabler og brugerdefinerede certifikater til virksomhedsnetværksmiljøer.

---

## Proxy

OpenCode respekterer standard proxy-miljøvariabler.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
TUI kommunikerer med en lokal HTTP-server. Du skal omgå proxyen for denne forbindelse for at forhindre routingsløjfer.
:::

Du kan konfigurere serverens port og værtsnavn ved hjælp af [CLI flags](/docs/cli#run).

---

### Godkend

Hvis din proxy kræver grundlæggende godkendelse, skal du inkludere legitimationsoplysninger i URL.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
Undgå hardkodning af adgangskoder. Brug miljøvariabler eller sikker lagring af legitimationsoplysninger.
:::

For proxyer, der kræver avanceret godkendelse som NTLM eller Kerberos, kan du overveje at bruge en LLM Gateway, der understøtter din godkendelsesmetode.

---

## Brugerdefinerede certifikater

Hvis din virksomhed bruger tilpassede CA'er til HTTPS-forbindelser, skal du konfigurere OpenCode til at stole på dem.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

Dette virker for både proxy-forbindelser og direkte API-adgang.
