---
title: Netzwerk
description: Konfigurieren Sie Proxys und benutzerdefinierte Zertifikate.
---

OpenCode unterstützt Standard-Proxy-Umgebungsvariablen und benutzerdefinierte Zertifikate für Unternehmensnetzwerkumgebungen.

---

## Proxy

OpenCode respektiert Standard-Proxy-Umgebungsvariablen.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
Der TUI kommuniziert mit einem lokalen HTTP-Server. Sie müssen den Proxy für diese Verbindung umgehen, um Routing-Schleifen zu verhindern.
:::

Sie können den Port und den Hostnamen des Servers mit [CLI flags](/docs/cli#run) konfigurieren.

---

### Authentifizierung

Wenn Ihr Proxy eine Basisauthentifizierung erfordert, geben Sie Anmeldeinformationen in URL ein.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
Vermeiden Sie hartkodierte Passwörter. Verwenden Sie Umgebungsvariablen oder einen sicheren Speicher für Anmeldeinformationen.
:::

Für Proxys, die eine erweiterte Authentifizierung wie NTLM oder Kerberos erfordern, sollten Sie die Verwendung eines LLM-Gateways in Betracht ziehen, das Ihre Authentifizierungsmethode unterstützt.

---

## Benutzerdefinierte Zertifikate

Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Zertifizierungsstellen für HTTPS-Verbindungen verwendet, konfigurieren Sie OpenCode so, dass es ihnen vertraut.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

Dies funktioniert sowohl für Proxy-Verbindungen als auch für den direkten API-Zugriff.
