---
title: Go
description: Suscripción de bajo coste para modelos de código abiertos.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

OpenCode Go es una suscripción de bajo coste de **10 $/mes** que te ofrece acceso fiable a modelos populares de código abierto.

:::note
OpenCode Go está actualmente en beta.
:::

Go funciona como cualquier otro proveedor en OpenCode. Te suscribes a OpenCode Go y obtienes tu clave API. Es **completamente opcional** y no necesitas usarlo para utilizar OpenCode.

Está diseñado principalmente para usuarios internacionales, con modelos alojados en EE. UU., la UE y Singapur para un acceso global estable.

---

## Contexto

Los modelos abiertos han mejorado mucho. Ahora alcanzan un rendimiento cercano al de los modelos propietarios para tareas de programación. Y como muchos proveedores pueden servirlos de forma competitiva, suelen ser mucho más baratos.

Sin embargo, conseguir un acceso fiable y de baja latencia a ellos puede ser difícil. Los proveedores varían en calidad y disponibilidad.

:::tip
Hemos probado un grupo selecto de modelos y proveedores que funcionan bien con OpenCode.
:::

Para solucionar esto, hicimos un par de cosas:

1. Probamos un grupo selecto de modelos abiertos y hablamos con sus equipos sobre la mejor manera de ejecutarlos.
2. Luego trabajamos con algunos proveedores para asegurarnos de que se sirvieran correctamente.
3. Finalmente, evaluamos la combinación de modelo/proveedor y elaboramos una lista que nos sentimos cómodos recomendando.

OpenCode Go te da acceso a estos modelos por **10 $/mes**.

---

## Cómo funciona

OpenCode Go funciona como cualquier otro proveedor en OpenCode.

1. Inicias sesión en **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**, te suscribes a Go y copias tu clave API.
2. Ejecutas el comando `/connect` en la TUI, seleccionas `OpenCode Go` y pegas tu clave API.
3. Ejecuta `/models` en la TUI para ver la lista de modelos disponibles a través de Go.

:::note
Solo un miembro por espacio de trabajo puede suscribirse a OpenCode Go.
:::

La lista actual de modelos incluye:

- **GLM-5**
- **Kimi K2.5**
- **MiniMax M2.5**

La lista de modelos puede cambiar a medida que probamos y añadimos nuevos.

---

## Límites de uso

OpenCode Go incluye los siguientes límites:

- **Límite de 5 horas** — 12 $ de uso
- **Límite semanal** — 30 $ de uso
- **Límite mensual** — 60 $ de uso

Los límites se definen en valor monetario. Esto significa que tu recuento real de solicitudes depende del modelo que uses. Los modelos más baratos como MiniMax M2.5 permiten más solicitudes, mientras que los modelos de mayor coste como GLM-5 permiten menos.

La siguiente tabla proporciona una estimación del recuento de solicitudes basada en patrones de uso típicos de Go:

|                         | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiniMax M2.5 |
| ----------------------- | ----- | --------- | ------------ |
| solicitudes por 5 horas | 1.150 | 1.850     | 30.000       |
| solicitudes por semana  | 2.880 | 4.630     | 75.000       |
| solicitudes por mes     | 5.750 | 9.250     | 150.000      |

Las estimaciones se basan en patrones de solicitud promedio observados:

- GLM-5 — 700 de entrada, 52.000 en caché, 150 tokens de salida por solicitud
- Kimi K2.5 — 870 de entrada, 55.000 en caché, 200 tokens de salida por solicitud
- MiniMax M2.5 — 300 de entrada, 55.000 en caché, 125 tokens de salida por solicitud

Puedes realizar un seguimiento de tu uso actual en la **<a href={console}>consola</a>**.

:::tip
Si alcanzas el límite de uso, puedes seguir usando los modelos gratuitos.
:::

Los límites de uso pueden cambiar a medida que aprendamos del uso temprano y los comentarios.

---

### Precios

OpenCode Go es un plan de suscripción de **10 $/mes**. A continuación se muestran los precios **por 1M de tokens**.

| Modelo       | Entrada | Salida | Lectura en caché |
| ------------ | ------- | ------ | ---------------- |
| GLM-5        | 1,00 $  | 3,20 $ | 0,20 $           |
| Kimi K2.5    | 0,60 $  | 3,00 $ | 0,10 $           |
| MiniMax M2.5 | 0,30 $  | 1,20 $ | 0,03 $           |

---

### Uso más allá de los límites

Si también tienes créditos en tu saldo de Zen, puedes habilitar la opción **Usar saldo** en la consola. Cuando está habilitada, Go recurrirá a tu saldo de Zen después de que hayas alcanzado tus límites de uso en lugar de bloquear las solicitudes.

---

## Endpoints

También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoints de API.

| Modelo       | ID del modelo | Endpoint                                         | Paquete AI SDK              |
| ------------ | ------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5        | glm-5         | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5     | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

El [model id](/docs/config/#models) en tu configuración de OpenCode usa el formato `opencode-go/<model-id>`. Por ejemplo, para Kimi K2.5, usarías `opencode-go/kimi-k2.5` en tu configuración.

---

## Privacidad

El plan está diseñado principalmente para usuarios internacionales, con modelos alojados en EE. UU., la UE y Singapur para un acceso global estable.

<a href={email}>Contáctanos</a> si tienes alguna pregunta.

---

## Objetivos

Creamos OpenCode Go para:

1. Hacer que la programación con IA sea **accesible** a más personas con una suscripción de bajo coste.
2. Proporcionar acceso **fiable** a los mejores modelos de código abierto.
3. Seleccionar modelos que han sido **probados y evaluados** para su uso con agentes de programación.
4. **Sin ataduras**, permitiéndote usar cualquier otro proveedor con OpenCode también.
