---
title: Rete
description: Configura proxy e certificati personalizzati.
---

OpenCode supporta le variabili d'ambiente standard per i proxy e certificati personalizzati per ambienti di rete enterprise.

---

## Proxy

OpenCode rispetta le variabili d'ambiente standard dei proxy.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
La TUI comunica con un server HTTP locale. Devi bypassare il proxy per questa connessione per evitare loop di instradamento.
:::

Puoi configurare porta e hostname del server usando i [flag della CLI](/docs/cli#run).

---

### Autenticazione

Se il proxy richiede autenticazione basic, includi le credenziali nell'URL.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
Evita di hardcodare le password. Usa variabili d'ambiente o un archivio sicuro per le credenziali.
:::

Per proxy che richiedono autenticazioni avanzate come NTLM o Kerberos, valuta l'uso di un LLM Gateway che supporti il tuo metodo di autenticazione.

---

## Certificati personalizzati

Se la tua organizzazione usa CA personalizzate per connessioni HTTPS, configura OpenCode in modo che si fidi di esse.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

Questo funziona sia per connessioni tramite proxy sia per l'accesso diretto alle API.
