---
title: ネットワーク
description: プロキシとカスタム証明書を構成します。
---

OpenCode は、エンタープライズ ネットワーク環境の標準プロキシ環境変数とカスタム証明書をサポートしています。

---

## プロキシ

OpenCode は標準のプロキシ環境変数を尊重します。

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
TUI はローカル HTTP サーバーと通信します。ルーティング ループを防ぐには、この接続のプロキシをバイパスする必要があります。
:::
You[CLI flags](/docs/cli#run).

---

### 認証する

プロキシで基本認証が必要な場合は、URL に資格情報を含めます。

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
パスワードのハードコーディングは避けてください。環境変数または安全な認証情報ストレージを使用します。
:::
For や Kerberos などの高度な認証を必要とするプロキシの場合は、認証方法をサポートする LLM ゲートウェイの使用を検討してください。

---

## カスタム証明書

企業が HTTPS 接続にカスタム CA を使用している場合は、それらを信頼するように OpenCode を構成します。

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

これは、プロキシ接続と直接 API アクセスの両方で機能します。
