---
title: Go
description: 오픈 코딩 모델을 위한 저비용 구독 서비스입니다.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

OpenCode Go는 인기 있는 오픈 코딩 모델에 안정적으로 액세스할 수 있도록 제공하는 저비용 구독 서비스입니다. **첫 달은 $5**이며 이후에는 **월 $10**입니다.

:::note
OpenCode Go는 현재 베타 버전입니다.
:::

Go는 OpenCode의 다른 제공자와 동일하게 작동합니다. OpenCode Go를 구독하고 API 키를 발급받으면 됩니다. 이는 **완전히 선택 사항**이며, OpenCode를 사용하기 위해 반드시 사용할 필요는 없습니다.

주로 글로벌 사용자를 위해 설계되었으며, 안정적인 전 세계 액세스를 위해 모델은 미국, EU 및 싱가포르에 호스팅됩니다.

---

## 배경

오픈 모델은 매우 발전했습니다. 이제 코딩 작업에서 독점 모델에 근접한 성능을 보여줍니다. 또한 많은 제공자가 경쟁적으로 서비스하기 때문에 일반적으로 비용이 훨씬 저렴합니다.

하지만 안정적이고 지연 시간이 짧은 액세스를 확보하는 것은 어려울 수 있습니다. 제공자마다 품질과 가용성이 다르기 때문입니다.

:::tip
OpenCode와 잘 작동하는 선별된 모델 및 제공자 그룹을 테스트했습니다.
:::

이 문제를 해결하기 위해 다음 몇 가지 작업을 수행했습니다.

1. 선별된 오픈 모델 그룹을 테스트하고 각 팀과 최적의 실행 방법에 대해 논의했습니다.
2. 그런 다음 몇몇 제공자와 협력하여 모델이 올바르게 서비스되고 있는지 확인했습니다.
3. 마지막으로 모델/제공자 조합을 벤치마킹하여 자신 있게 추천할 수 있는 목록을 작성했습니다.

OpenCode Go를 사용하면 **첫 달 $5**, 이후 **월 $10**의 가격으로 이러한 모델에 액세스할 수 있습니다.

---

## 작동 방식

OpenCode Go는 OpenCode의 다른 제공자와 동일하게 작동합니다.

1. **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**에 로그인하여 Go를 구독하고 API 키를 복사합니다.
2. TUI에서 `/connect` 명령을 실행하고 `OpenCode Go`를 선택한 후 API 키를 붙여넣습니다.
3. TUI에서 `/models`를 실행하여 Go를 통해 사용할 수 있는 모델 목록을 확인합니다.

:::note
작업 공간당 한 명의 구성원만 OpenCode Go를 구독할 수 있습니다.
:::

현재 지원되는 모델 목록은 다음과 같습니다.

- **GLM-5**
- **Kimi K2.5**
- **MiniMax M2.5**
- **MiniMax M2.7**

모델 목록은 테스트 및 추가 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

---

## 사용 한도

OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 적용됩니다.

- **5시간 한도** — 사용 금액 $12
- **주간 한도** — 사용 금액 $30
- **월간 한도** — 사용 금액 $60

한도는 달러 가치로 정의됩니다. 즉, 실제 요청 횟수는 사용하는 모델에 따라 달라집니다. MiniMax M2.5와 같이 저렴한 모델은 더 많은 요청이 가능한 반면, GLM-5와 같이 비용이 더 높은 모델은 더 적은 요청이 가능합니다.

아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기반으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.

|                   | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 |
| ----------------- | ----- | --------- | ------------ | ------------ |
| 5시간당 요청 횟수 | 1,150 | 1,850     | 14,000       | 20,000       |
| 주당 요청 횟수    | 2,880 | 4,630     | 35,000       | 50,000       |
| 월당 요청 횟수    | 5,750 | 9,250     | 70,000       | 100,000      |

예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.

- GLM-5 — 요청당 700 입력, 52,000 캐시됨, 150 출력 토큰
- Kimi K2.5 — 요청당 870 입력, 55,000 캐시됨, 200 출력 토큰
- MiniMax M2.7/M2.5 — 요청당 300 입력, 55,000 캐시됨, 125 출력 토큰

**<a href={console}>콘솔</a>**에서 현재 사용량을 추적할 수 있습니다.

:::tip
사용 한도에 도달하더라도 무료 모델은 계속 사용할 수 있습니다.
:::

사용 한도는 초기 사용 데이터 및 피드백에 따라 변경될 수 있습니다.

---

### 한도 초과 사용

Zen 잔액에 크레딧이 있는 경우 콘솔에서 **잔액 사용(Use balance)** 옵션을 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 사용 한도에 도달한 후 요청을 차단하는 대신 Zen 잔액을 대체하여 사용하게 됩니다.

---

## 엔드포인트

다음 API 엔드포인트를 통해서도 Go 모델에 액세스할 수 있습니다.

| 모델         | 모델 ID      | 엔드포인트                                       | AI SDK 패키지               |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

OpenCode 구성의 [모델 ID](/docs/config/#models)는 `opencode-go/<model-id>` 형식을 사용합니다. 예를 들어 Kimi K2.5의 경우, 구성에서 `opencode-go/kimi-k2.5`를 사용해야 합니다.

---

## 개인정보 보호

이 요금제는 주로 글로벌 사용자를 위해 설계되었으며, 안정적인 전 세계 액세스를 위해 모델은 미국, EU 및 싱가포르에 호스팅됩니다.

궁금한 점이 있으면 <a href={email}>문의</a>해 주세요.

---

## 목표

OpenCode Go의 목표는 다음과 같습니다.

1. 저비용 구독을 통해 더 많은 사람들이 AI 코딩에 **접근 가능**하도록 합니다.
2. 최고의 오픈 코딩 모델에 대한 **안정적인** 액세스를 제공합니다.
3. 코딩 에이전트 사용을 위해 **테스트 및 벤치마킹**된 모델을 선별합니다.
4. OpenCode에서 다른 제공자도 함께 사용할 수 있도록 허용하여 **종속성을 없앱니다(no lock-in)**.
