---
title: Modeller
description: Konfigurere en LLM leverandør og modell.
---

opencode bruker [AI SDK](https://ai-sdk.dev/) og [Models.dev](https://models.dev) for å støtte **75+ LLM leverandører** og den støtter kjøring av lokale modeller.

---

## Leverandører

De fleste populære leverandørene er forhåndslastet som standard. Hvis du har lagt til legitimasjonen for en leverandør gjennom kommandoen `/connect`, vil den være tilgjengelig når du starter opencode.

Finn ut mer om [leverandører](/docs/providers).

---

## Velg en modell

Når du har konfigurert leverandøren din, kan du velge modellen du ønsker ved å skrive inn:

```bash frame="none"
/models
```

---

## Anbefalte modeller

Det er mange modeller der ute, med nye modeller som kommer ut hver uke.

:::tip
Vurder å bruke en av modellene vi anbefaler.
:::

Imidlertid er det bare noen få av dem som er gode til både å generere kode og verktøykalling.

Her er flere modeller som fungerer godt med opencode, uten spesiell rekkefølge. (Dette er ikke en uttømmende liste og er heller ikke nødvendigvis oppdatert):

- GPT 5.2
- GPT 5.1 Codex
- Claude Opus 4.5
- Claude Sonnet 4.5
- Minimax M2.1
- Gemini 3 Pro

---

## Angi en standard

For å angi en av disse som standardmodell, kan du angi `model`-tasten i din
opencode-konfigurasjon.

```json title="opencode.json" {3}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "model": "lmstudio/google/gemma-3n-e4b"
}
```

Her er hele ID `provider_id/model_id`. For eksempel, hvis du bruker [OpenCode Zen](/docs/zen), vil du bruke `opencode/gpt-5.1-codex` for GPT 5.1 Codex.

Hvis du har konfigurert en [egendefinert leverandør](/docs/providers#custom), er `provider_id` nøkkelen fra `provider`-delen av konfigurasjonen din, og `model_id` er nøkkelen fra `provider.models`.

---

## Konfigurer modeller

Du kan konfigurere en modells alternativer globalt gjennom konfigurasjonen.

```jsonc title="opencode.jsonc" {7-12,19-24}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "openai": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "options": {
            "reasoningEffort": "high",
            "textVerbosity": "low",
            "reasoningSummary": "auto",
            "include": ["reasoning.encrypted_content"],
          },
        },
      },
    },
    "anthropic": {
      "models": {
        "claude-sonnet-4-5-20250929": {
          "options": {
            "thinking": {
              "type": "enabled",
              "budgetTokens": 16000,
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

Her konfigurerer vi globale innstillinger for to innebygde modeller: `gpt-5` når de åpnes via `openai`-leverandøren, og `claude-sonnet-4-20250514` når de åpnes via `anthropic`-leverandøren.
De innebygde leverandør- og modellnavnene finnes på [Models.dev](https://models.dev).

Du kan også konfigurere disse alternativene for alle agenter du bruker. Agentkonfigurasjonen overstyrer alle globale alternativer her. [Finn ut mer](/docs/agents/#additional).

Du kan også definere tilpassede varianter som utvider de innebygde. Varianter lar deg konfigurere forskjellige innstillinger for samme modell uten å opprette dupliserte oppføringer:

```jsonc title="opencode.jsonc" {6-21}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "opencode": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "variants": {
            "high": {
              "reasoningEffort": "high",
              "textVerbosity": "low",
              "reasoningSummary": "auto",
            },
            "low": {
              "reasoningEffort": "low",
              "textVerbosity": "low",
              "reasoningSummary": "auto",
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

---

## Varianter

Mange modeller støtter flere varianter med forskjellige konfigurasjoner. opencode leveres med innebygde standardvarianter for populære leverandører.

### Innebygde varianter

opencode leveres med standardvarianter for mange leverandører:

**Anthropic**:

- `high` - Høyt budsjett (standard)
- `max` - Maksimalt tenkebudsjett

**OpenAI**:

Varierer etter modell, men omtrent:

- `none` - Ingen resonnement
- `minimal` - Minimal resonnementinnsats
- `low` - Lav resonnementinnsats
- `medium` - Middels resonnementinnsats
- `high` - Høy resonnementinnsats
- `xhigh` - Ekstra høy resonnementinnsats

**Google**:

- `low` - Lavere innsats/tokenbudsjett
- `high` - Høyere innsats/tokenbudsjett

:::tip
Denne listen er ikke uttømmende. Mange andre leverandører har også innebygde standardinnstillinger.
:::

### Egendefinerte varianter

Du kan overstyre eksisterende varianter eller legge til dine egne:

```jsonc title="opencode.jsonc" {7-18}
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "openai": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "variants": {
            "thinking": {
              "reasoningEffort": "high",
              "textVerbosity": "low",
            },
            "fast": {
              "disabled": true,
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

### Syklusvarianter

Bruk tastebindingen `variant_cycle` for raskt å bytte mellom varianter. [Finn ut mer](/docs/keybinds).

---

## Laster modeller

Når opencode starter opp, ser den etter modeller i følgende prioriterte rekkefølge:

1. Kommandolinjeflagget `--model` eller `-m`. Formatet er det samme som i konfigurasjonsfilen: `provider_id/model_id`.

2. Modelllisten i opencode-konfigurasjonen.

   ```json title="opencode.json"
   {
     "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
     "model": "anthropic/claude-sonnet-4-20250514"
   }
   ```

   Formatet her er `provider/model`.

3. Den sist brukte modellen.

4. Den første modellen bruker en intern prioritet.
