---
title: Go
description: Niskokosztowa subskrypcja na otwarte modele do kodowania.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

OpenCode Go to niskokosztowa subskrypcja — **5 $ za pierwszy miesiąc**, a następnie **10 $/miesiąc** — która zapewnia niezawodny dostęp do popularnych otwartych modeli do kodowania.

:::note
OpenCode Go jest obecnie w fazie beta.
:::

Go działa jak każdy inny dostawca w OpenCode. Subskrybujesz OpenCode Go i
otrzymujesz swój klucz API. Jest to **całkowicie opcjonalne** i nie musisz z tego korzystać, aby
używać OpenCode.

Jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników międzynarodowych, a modele są hostowane w USA, UE i Singapurze, co zapewnia stabilny globalny dostęp.

---

## Tło

Otwarte modele stały się naprawdę dobre. Obecnie osiągają wydajność zbliżoną do modeli własnościowych w zadaniach związanych z kodowaniem. A ponieważ wielu dostawców może je oferować konkurencyjnie, są one zazwyczaj znacznie tańsze.

Jednak uzyskanie do nich niezawodnego dostępu o niskich opóźnieniach może być trudne. Dostawcy różnią się pod względem jakości i dostępności.

:::tip
Przetestowaliśmy wybraną grupę modeli i dostawców, którzy dobrze współpracują z OpenCode.
:::

Aby to naprawić, zrobiliśmy kilka rzeczy:

1. Przetestowaliśmy wybraną grupę otwartych modeli i porozmawialiśmy z ich zespołami na temat najlepszych sposobów ich uruchamiania.
2. Następnie nawiązaliśmy współpracę z kilkoma dostawcami, aby upewnić się, że są one obsługiwane poprawnie.
3. Na koniec przetestowaliśmy kombinację modelu/dostawcy i stworzyliśmy listę, którą możemy z przekonaniem polecić.

OpenCode Go daje Ci dostęp do tych modeli za **5 $ za pierwszy miesiąc**, a następnie **10 $/miesiąc**.

---

## Jak to działa

OpenCode Go działa jak każdy inny dostawca w OpenCode.

1. Logujesz się do **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**, subskrybujesz Go i
   kopiujesz swój klucz API.
2. Uruchamiasz komendę `/connect` w TUI, wybierasz `OpenCode Go` i wklejasz
   swój klucz API.
3. Uruchom `/models` w TUI, aby zobaczyć listę modeli dostępnych w ramach Go.

:::note
Tylko jeden członek na obszar roboczy (workspace) może zasubskrybować OpenCode Go.
:::

Obecna lista modeli obejmuje:

- **GLM-5**
- **GLM-5.1**
- **Kimi K2.5**
- **MiMo-V2-Pro**
- **MiMo-V2-Omni**
- **MiniMax M2.5**
- **MiniMax M2.7**

Lista modeli może ulec zmianie w miarę testowania i dodawania nowych.

---

## Limity użycia

OpenCode Go zawiera następujące limity:

- **Limit 5-godzinny** — użycie o wartości 12 $
- **Limit tygodniowy** — użycie o wartości 30 $
- **Limit miesięczny** — użycie o wartości 60 $

Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista liczba żądań zależy od używanego modelu. Tańsze modele, takie jak MiniMax M2.5, pozwalają na więcej żądań, podczas gdy modele o wyższym koszcie, takie jak GLM-5.1, pozwalają na mniej.

Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:

|                     | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ |
| żądania na 5 godzin | 880     | 1,150 | 1,850     | 1,290       | 2,150        | 14,000       | 20,000       |
| żądania na tydzień  | 2,150   | 2,880 | 4,630     | 3,225       | 5,450        | 35,000       | 50,000       |
| żądania na miesiąc  | 4,300   | 5,750 | 9,250     | 6,450       | 10,900       | 70,000       | 100,000      |

Szacunki opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:

- GLM-5/5.1 — 700 tokenów wejściowych, 52 000 w pamięci podręcznej, 150 tokenów wyjściowych na żądanie
- Kimi K2.5 — 870 tokenów wejściowych, 55 000 w pamięci podręcznej, 200 tokenów wyjściowych na żądanie
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 tokenów wejściowych, 55 000 w pamięci podręcznej, 125 tokenów wyjściowych na żądanie
- MiMo-V2-Pro — 350 tokenów wejściowych, 41 000 w pamięci podręcznej, 250 tokenów wyjściowych na żądanie
- MiMo-V2-Omni — 1000 tokenów wejściowych, 60 000 w pamięci podręcznej, 140 tokenów wyjściowych na żądanie

Możesz śledzić swoje bieżące zużycie w **<a href={console}>konsoli</a>**.

:::tip
Jeśli osiągniesz limit użycia, możesz nadal korzystać z darmowych modeli.
:::

Limity użycia mogą ulec zmianie w miarę wyciągania wniosków z wczesnego użytkowania i opinii.

---

### Użycie ponad limity

Jeśli masz również środki na swoim saldzie Zen, możesz włączyć opcję **Użyj salda** (Use balance) w konsoli. Po włączeniu Go będzie korzystać z Twojego salda Zen po osiągnięciu limitów użycia zamiast blokować żądania.

---

## Punkty końcowe

Możesz również uzyskać dostęp do modeli Go za pośrednictwem następujących punktów końcowych API.

| Model        | ID modelu    | Punkt końcowy                                    | Pakiet AI SDK               |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5.1      | glm-5.1      | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Pro  | mimo-v2-pro  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

[ID modelu](/docs/config/#models) w Twojej konfiguracji OpenCode
używa formatu `opencode-go/<model-id>`. Na przykład dla Kimi K2.5 należy użyć
`opencode-go/kimi-k2.5` w swojej konfiguracji.

---

## Prywatność

Plan został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o użytkownikach międzynarodowych, a modele są hostowane w US, EU i Singapore, aby zapewnić stabilny dostęp na całym świecie. Nasi dostawcy stosują politykę zerowej retencji i nie wykorzystują Twoich danych do trenowania modeli.

---

## Cele

Stworzyliśmy OpenCode Go, aby:

1. Uczynić kodowanie z pomocą sztucznej inteligencji **dostępnym** dla większej liczby osób dzięki niskokosztowej subskrypcji.
2. Zapewnić **niezawodny** dostęp do najlepszych otwartych modeli do kodowania.
3. Wybierać modele, które są **przetestowane i sprawdzone w testach wydajności** do użytku przez agentów kodujących.
4. Zapewnić **brak ograniczeń (no lock-in)**, pozwalając na korzystanie z dowolnego innego dostawcy wraz z OpenCode.
