---
title: Sieć
description: Skonfiguruj serwery proxy i certyfikaty uwierzytelniające.
---

opencode obsługa standardowego zmiennego proxy i certyfikatów dla usług sieciowych przedsiębiorstw.

---

## Pełnomocnik

opencode respektuje standardowe zmienne środowiskowe proxy.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
TUI komunikuje się z popularnym serwerem HTTP. Aby zapobiec łączem routingu, należy ominąć serwer proxy dla tego połączenia.
:::

Możesz pozostawić port serwera i hosta za pomocą [flaga CLI](/docs/cli#run).

---

### Uwierzytelniać

Jeśli Twój serwer proxy wymaga podstawowego uwierzytelniania, dołącz dane uwierzytelniające w adresie URL.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
Unikaj kodowania haseł na stałe. Użyj testów kontrolnych lub oprogramowania poświadczeń.
:::

W przypadku serwera proxy zaawansowanego uwierzytelniania, jak NTLM lub Kerberos, dostęp do bram LLM, który umożliwia uwierzytelnianie.

---

## Certyfikaty niestandardowe

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo korzysta z niestandardowych usług, urzędów dostępu do HTTPS, skonfiguruj opencode tak, aby im ufać.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

Działają tylko w przypadku proxy, jak i bezpośredniego dostępu do API.
