---
title: Go
description: Assinatura de baixo custo para modelos abertos de programação.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

O OpenCode Go é uma assinatura de baixo custo — **US$ 5 no seu primeiro mês**, depois **US$ 10/mês** — que oferece acesso confiável a modelos abertos de programação populares.

:::note
O OpenCode Go está atualmente em beta.
:::

O Go funciona como qualquer outro provedor no OpenCode. Você assina o OpenCode Go e
obtém a sua chave de API. Ele é **totalmente opcional** e você não precisa usá-lo para
usar o OpenCode.

Ele foi projetado principalmente para usuários internacionais, com modelos hospedados nos EUA, na UE e em Singapura para um acesso global estável.

---

## Contexto

Os modelos abertos ficaram muito bons. Eles agora alcançam um desempenho próximo aos
modelos proprietários para tarefas de programação. E como muitos provedores podem servi-los
de forma competitiva, eles geralmente são muito mais baratos.

No entanto, obter um acesso confiável e de baixa latência a eles pode ser difícil. Os provedores
variam em qualidade e disponibilidade.

:::tip
Testamos um grupo selecionado de modelos e provedores que funcionam bem com o OpenCode.
:::

Para resolver isso, fizemos algumas coisas:

1. Testamos um grupo selecionado de modelos abertos e conversamos com suas equipes sobre a
   melhor forma de executá-los.
2. Em seguida, trabalhamos com alguns provedores para garantir que eles estivessem sendo servidos
   corretamente.
3. Por fim, avaliamos por benchmark a combinação de modelo/provedor e elaboramos
   uma lista que nos sentimos confortáveis em recomendar.

O OpenCode Go lhe dá acesso a esses modelos por **US$ 5 no seu primeiro mês**, depois **US$ 10/mês**.

---

## Como funciona

O OpenCode Go funciona como qualquer outro provedor no OpenCode.

1. Você entra no **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**, assina o Go e
   copia a sua chave de API.
2. Você executa o comando `/connect` na TUI, seleciona `OpenCode Go` e cola
   a sua chave de API.
3. Execute `/models` na TUI para ver a lista de modelos disponíveis através do Go.

:::note
Apenas um membro por workspace pode assinar o OpenCode Go.
:::

A lista atual de modelos inclui:

- **GLM-5**
- **GLM-5.1**
- **Kimi K2.5**
- **MiMo-V2-Pro**
- **MiMo-V2-Omni**
- **MiniMax M2.5**
- **MiniMax M2.7**

A lista de modelos pode mudar conforme testamos e adicionamos novos.

---

## Limites de uso

O OpenCode Go inclui os seguintes limites:

- **Limite de 5 horas** — US$ 12 de uso
- **Limite semanal** — US$ 30 de uso
- **Limite mensal** — US$ 60 de uso

Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contagem real de requisições depende do modelo que você usa. Modelos mais baratos como o MiniMax M2.5 permitem mais requisições, enquanto modelos de custo mais alto como o GLM-5.1 permitem menos.

A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:

|                         | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 |
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ |
| requisições por 5 horas | 880     | 1.150 | 1.850     | 1.290       | 2.150        | 14.000       | 20.000       |
| requisições por semana  | 2.150   | 2.880 | 4.630     | 3.225       | 5.450        | 35.000       | 50.000       |
| requisições por mês     | 4.300   | 5.750 | 9.250     | 6.450       | 10.900       | 70.000       | 100.000      |

As estimativas baseiam-se nos padrões médios de requisições observados:

- GLM-5/5.1 — 700 tokens de entrada, 52.000 em cache, 150 tokens de saída por requisição
- Kimi K2.5 — 870 tokens de entrada, 55.000 em cache, 200 tokens de saída por requisição
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 tokens de entrada, 55.000 em cache, 125 tokens de saída por requisição
- MiMo-V2-Pro — 350 tokens de entrada, 41.000 em cache, 250 tokens de saída por requisição
- MiMo-V2-Omni — 1000 tokens de entrada, 60.000 em cache, 140 tokens de saída por requisição

Você pode acompanhar o seu uso atual no **<a href={console}>console</a>**.

:::tip
Se você atingir o limite de uso, pode continuar usando os modelos gratuitos.
:::

Os limites de uso podem mudar à medida que aprendemos com o uso inicial e o feedback.

---

### Uso além dos limites

Se você também tiver créditos no seu saldo do Zen, pode habilitar a opção **Use balance**
no console. Quando habilitada, o Go usará o seu saldo do Zen como alternativa
após você atingir os seus limites de uso em vez de bloquear as requisições.

---

## Endpoints

Você também pode acessar os modelos do Go através dos seguintes endpoints de API.

| Modelo       | ID do Modelo | Endpoint                                         | Pacote do AI SDK            |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5.1      | glm-5.1      | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Pro  | mimo-v2-pro  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

O [ID do modelo](/docs/config/#models) na sua configuração do OpenCode
usa o formato `opencode-go/<model-id>`. Por exemplo, para o Kimi K2.5, você usaria
`opencode-go/kimi-k2.5` na sua configuração.

---

## Privacidade

O plano foi projetado principalmente para usuários internacionais, com modelos hospedados em US, EU e Singapore para garantir acesso global estável. Nossos provedores seguem uma política de retenção zero e não usam seus dados para treinamento de modelos.

---

## Objetivos

Criamos o OpenCode Go para:

1. Tornar a programação com IA **acessível** a mais pessoas com uma assinatura de baixo custo.
2. Fornecer acesso **confiável** aos melhores modelos abertos de programação.
3. Ter modelos sob curadoria que são **testados e avaliados (benchmarked)** para o uso por agentes de programação.
4. Não ter **nenhuma restrição de fornecedor (lock-in)**, permitindo que você use qualquer outro provedor com o OpenCode também.
