---
title: Go
description: Assinatura de baixo custo para modelos de codificação abertos.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

O OpenCode Go é uma assinatura de baixo custo de **$10/mês** que oferece acesso confiável a modelos de codificação abertos populares.

:::note
O OpenCode Go está atualmente em beta.
:::

O Go funciona como qualquer outro provedor no OpenCode. Você assina o OpenCode Go e obtém sua chave de API. É **totalmente opcional** e você não precisa usá-lo para usar o OpenCode.

Ele é projetado principalmente para usuários internacionais, com modelos hospedados nos EUA, UE e Singapura para acesso global estável.

---

## Contexto

Modelos abertos ficaram realmente bons. Eles agora alcançam desempenho próximo aos modelos proprietários para tarefas de codificação. E como muitos provedores podem servi-los competitivamente, eles geralmente são muito mais baratos.

No entanto, obter acesso confiável e de baixa latência a eles pode ser difícil. Os provedores variam em qualidade e disponibilidade.

:::tip
Testamos um grupo selecionado de modelos e provedores que funcionam bem com o OpenCode.
:::

Para corrigir isso, fizemos algumas coisas:

1. Testamos um grupo selecionado de modelos abertos e conversamos com suas equipes sobre a melhor forma de executá-los.
2. Trabalhamos com alguns provedores para garantir que eles estivessem sendo servidos corretamente.
3. Finalmente, fizemos benchmarks da combinação modelo/provedor e chegamos a uma lista que nos sentimos bem em recomendar.

O OpenCode Go oferece acesso a esses modelos por **$10/mês**.

---

## Como funciona

O OpenCode Go funciona como qualquer outro provedor no OpenCode.

1. Você faz login no **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**, assina o Go e copia sua chave de API.
2. Você executa o comando `/connect` na TUI, seleciona `OpenCode Go` e cola sua chave de API.
3. Execute `/models` na TUI para ver a lista de modelos disponíveis através do Go.

:::note
Apenas um membro por workspace pode assinar o OpenCode Go.
:::

A lista atual de modelos inclui:

- **GLM-5**
- **Kimi K2.5**
- **MiniMax M2.5**

A lista de modelos pode mudar conforme testamos e adicionamos novos.

---

## Limites de uso

O OpenCode Go inclui os seguintes limites:

- **Limite de 5 horas** — $12 de uso
- **Limite semanal** — $30 de uso
- **Limite mensal** — $60 de uso

Os limites são definidos em valor monetário. Isso significa que sua contagem real de requisições depende do modelo que você usa. Modelos mais baratos como o MiniMax M2.5 permitem mais requisições, enquanto modelos de custo mais alto como o GLM-5 permitem menos.

A tabela abaixo fornece uma estimativa de contagem de requisições baseada em padrões típicos de uso do Go:

|                         | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiniMax M2.5 |
| ----------------------- | ----- | --------- | ------------ |
| requisições por 5 horas | 1.150 | 1.850     | 30.000       |
| requisições por semana  | 2.880 | 4.630     | 75.000       |
| requisições por mês     | 5.750 | 9.250     | 150.000      |

As estimativas são baseadas em padrões médios de requisição observados:

- GLM-5 — 700 tokens de entrada, 52.000 em cache, 150 tokens de saída por requisição
- Kimi K2.5 — 870 tokens de entrada, 55.000 em cache, 200 tokens de saída por requisição
- MiniMax M2.5 — 300 tokens de entrada, 55.000 em cache, 125 tokens de saída por requisição

Você pode acompanhar seu uso atual no **<a href={console}>console</a>**.

:::tip
Se você atingir o limite de uso, pode continuar usando os modelos gratuitos.
:::

Os limites de uso podem mudar conforme aprendemos com o uso inicial e feedback.

---

### Preços

O OpenCode Go é um plano de assinatura de **$10/mês**. Abaixo estão os preços **por 1M de tokens**.

| Modelo       | Entrada | Saída | Leitura em Cache |
| ------------ | ------- | ----- | ---------------- |
| GLM-5        | $1.00   | $3.20 | $0.20            |
| Kimi K2.5    | $0.60   | $3.00 | $0.10            |
| MiniMax M2.5 | $0.30   | $1.20 | $0.03            |

---

### Uso além dos limites

Se você também tiver créditos em seu saldo Zen, pode ativar a opção **Use balance** (Usar saldo) no console. Quando ativada, o Go recorrerá ao seu saldo Zen depois que você atingir seus limites de uso, em vez de bloquear as requisições.

---

## Endpoints

Você também pode acessar os modelos Go através dos seguintes endpoints de API.

| Modelo       | ID do Modelo | Endpoint                                         | Pacote AI SDK               |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

O [model id](/docs/config/#models) (ID do modelo) na sua configuração do OpenCode usa o formato `opencode-go/<model-id>`. Por exemplo, para o Kimi K2.5, você usaria `opencode-go/kimi-k2.5` na sua configuração.

---

## Privacidade

O plano é projetado principalmente para usuários internacionais, com modelos hospedados nos EUA, UE e Singapura para acesso global estável.

<a href={email}>Entre em contato conosco</a> se tiver alguma dúvida.

---

## Objetivos

Criamos o OpenCode Go para:

1. Tornar a IA de codificação **acessível** a mais pessoas com uma assinatura de baixo custo.
2. Fornecer acesso **confiável** aos melhores modelos de codificação abertos.
3. Curar modelos que são **testados e avaliados** para uso em agentes de codificação.
4. Não ter **nenhum bloqueio (lock-in)**, permitindo que você use qualquer outro provedor com o OpenCode também.
