---
title: Rede
description: Configure proxies e certificados personalizados.
---

O opencode suporta variáveis de ambiente de proxy padrão e certificados personalizados para ambientes de rede corporativa.

---

## Proxy

O opencode respeita variáveis de ambiente de proxy padrão.

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
O TUI se comunica com um servidor HTTP local. Você deve ignorar o proxy para essa conexão para evitar loops de roteamento.
:::

Você pode configurar a porta e o nome do host do servidor usando [flags da CLI](/docs/cli#run).

---

### Autenticação

Se o seu proxy requer autenticação básica, inclua as credenciais na URL.

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
Evite codificar senhas. Use variáveis de ambiente ou armazenamento seguro de credenciais.
:::

Para proxies que requerem autenticação avançada como NTLM ou Kerberos, considere usar um LLM Gateway que suporte seu método de autenticação.

---

## Certificados personalizados

Se sua empresa usa CAs personalizadas para conexões HTTPS, configure o opencode para confiá-las.

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

Isso funciona tanto para conexões de proxy quanto para acesso direto à API.
