---
title: เครือข่าย
description: กำหนดค่าพร็อกซีและใบรับรองที่กำหนดเอง
---

OpenCode รองรับตัวแปรสภาพแวดล้อมพร็อกซีมาตรฐานและใบรับรองที่กำหนดเองสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายองค์กร

---

## Proxy

OpenCode เคารพตัวแปรสภาพแวดล้อมพร็อกซีมาตรฐาน

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
TUI สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ HTTP ในพื้นที่ คุณต้องข้ามพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อนี้เพื่อป้องกันการกำหนดเส้นทางวนซ้ำ
:::

คุณสามารถกำหนดค่าพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์และชื่อโฮสต์ได้โดยใช้ [CLI flags](/docs/cli#run)

---

### Authentication

หากพร็อกซีของคุณต้องการการรับรองความถูกต้องขั้นพื้นฐาน ให้ใส่ข้อมูลรับรองใน URL

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
หลีกเลี่ยงรหัสผ่านฮาร์ดโค้ด ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมหรือที่จัดเก็บข้อมูลรับรองที่ปลอดภัย
:::

สำหรับพร็อกซีที่ต้องการการรับรองความถูกต้องขั้นสูง เช่น NTLM หรือ Kerberos ให้พิจารณาใช้เกตเวย์ LLM ที่รองรับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ

---

## ใบรับรองที่กำหนดเอง

หากองค์กรของคุณใช้ CA แบบกำหนดเองสำหรับการเชื่อมต่อ HTTPS ให้กำหนดค่า OpenCode ให้เชื่อถือ

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

ซึ่งใช้ได้กับทั้งการเชื่อมต่อพร็อกซีและการเข้าถึง API โดยตรง
