---
title: Go
description: Açık kodlama modelleri için düşük maliyetli abonelik.
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

OpenCode Go, popüler açık kodlama modellerine güvenilir erişim sağlayan **aylık 10$** tutarında düşük maliyetli bir aboneliktir.

:::note
OpenCode Go şu anda beta aşamasındadır.
:::

Go, OpenCode içindeki diğer sağlayıcılar gibi çalışır. OpenCode Go'ya abone olur ve API anahtarınızı alırsınız. Bu **tamamen isteğe bağlıdır** ve OpenCode'u kullanmak için buna ihtiyacınız yoktur.

Kararlı küresel erişim için ABD, AB ve Singapur'da barındırılan modellerle, öncelikli olarak uluslararası kullanıcılar için tasarlanmıştır.

---

## Arka Plan

Açık modeller gerçekten iyi hale geldi. Artık kodlama görevleri için tescilli modellere yakın performans sunuyorlar. Ve birçok sağlayıcı bunları rekabetçi bir şekilde sunabildiği için genellikle çok daha ucuzlar.

Ancak, bunlara güvenilir ve düşük gecikmeli erişim sağlamak zor olabilir. Sağlayıcılar kalite ve kullanılabilirlik açısından farklılık gösterir.

:::tip
OpenCode ile iyi çalışan seçkin bir model ve sağlayıcı grubunu test ettik.
:::

Bunu düzeltmek için birkaç şey yaptık:

1. Seçkin bir açık model grubunu test ettik ve bunları en iyi nasıl çalıştıracakları konusunda ekipleriyle görüştük.
2. Daha sonra bunların doğru şekilde sunulduğundan emin olmak için birkaç sağlayıcıyla çalıştık.
3. Son olarak, model/sağlayıcı kombinasyonunu kıyasladık ve önermekten memnuniyet duyduğumuz bir liste oluşturduk.

OpenCode Go, bu modellere **aylık 10$** karşılığında erişmenizi sağlar.

---

## Nasıl çalışır

OpenCode Go, OpenCode'daki diğer herhangi bir sağlayıcı gibi çalışır.

1. **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**'de oturum açın, Go'ya abone olun ve API anahtarınızı kopyalayın.
2. TUI'de `/connect` komutunu çalıştırın, `OpenCode Go`yu seçin ve API anahtarınızı yapıştırın.
3. Go üzerinden kullanılabilen modellerin listesini görmek için TUI'de `/models` komutunu çalıştırın.

:::note
Çalışma alanı başına yalnızca bir üye OpenCode Go'ya abone olabilir.
:::

Mevcut model listesi şunları içerir:

- **GLM-5**
- **Kimi K2.5**
- **MiniMax M2.5**

Test ettikçe ve yenilerini ekledikçe model listesi değişebilir.

---

## Kullanım sınırları

OpenCode Go aşağıdaki sınırları içerir:

- **5 saatlik sınır** — 12$ kullanım
- **Haftalık sınır** — 30$ kullanım
- **Aylık sınır** — 60$ kullanım

Sınırlar dolar değeri üzerinden tanımlanmıştır. Bu, gerçek istek sayınızın kullandığınız modele bağlı olduğu anlamına gelir. MiniMax M2.5 gibi daha ucuz modeller daha fazla isteğe izin verirken, GLM-5 gibi daha yüksek maliyetli modeller daha azına izin verir.

Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:

|                     | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiniMax M2.5 |
| ------------------- | ----- | --------- | ------------ |
| 5 saat başına istek | 1.150 | 1.850     | 30.000       |
| haftalık istek      | 2.880 | 4.630     | 75.000       |
| aylık istek         | 5.750 | 9.250     | 150.000      |

Tahminler gözlemlenen ortalama istek modellerine dayanmaktadır:

- GLM-5 — İstek başına 700 girdi, 52.000 önbelleğe alınmış, 150 çıktı token'ı
- Kimi K2.5 — İstek başına 870 girdi, 55.000 önbelleğe alınmış, 200 çıktı token'ı
- MiniMax M2.5 — İstek başına 300 girdi, 55.000 önbelleğe alınmış, 125 çıktı token'ı

Mevcut kullanımınızı **<a href={console}>konsoldan</a>** takip edebilirsiniz.

:::tip
Kullanım sınırına ulaşırsanız, ücretsiz modelleri kullanmaya devam edebilirsiniz.
:::

Erken kullanım ve geri bildirimlerden öğrendiklerimize göre kullanım sınırları değişebilir.

---

### Fiyatlandırma

OpenCode Go, **aylık 10$** tutarında bir abonelik planıdır. Aşağıda **1M token başına** fiyatlar yer almaktadır.

| Model        | Girdi | Çıktı | Önbelleğe Alınmış Okuma |
| ------------ | ----- | ----- | ----------------------- |
| GLM-5        | $1.00 | $3.20 | $0.20                   |
| Kimi K2.5    | $0.60 | $3.00 | $0.10                   |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.03                   |

---

### Sınırların ötesinde kullanım

Zen bakiyenizde krediniz de varsa, konsoldaki **Bakiyeyi kullan** (Use balance) seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, kullanım sınırlarınıza ulaştıktan sonra Go, istekleri engellemek yerine Zen bakiyenize geri dönecektir.

---

## Uç Noktalar

Go modellerine aşağıdaki API uç noktaları üzerinden de erişebilirsiniz.

| Model        | Model ID     | Endpoint                                         | AI SDK Paketi               |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

OpenCode yapılandırmanızdaki [model kimliği](/docs/config/#models), `opencode-go/<model-id>` biçimini kullanır. Örneğin, Kimi K2.5 için yapılandırmanızda `opencode-go/kimi-k2.5` kullanırsınız.

---

## Gizlilik

Plan öncelikli olarak uluslararası kullanıcılar için tasarlanmıştır; modeller kararlı küresel erişim için ABD, AB ve Singapur'da barındırılmaktadır.

Herhangi bir sorunuz varsa <a href={email}>bizimle iletişime geçin</a>.

---

## Hedefler

OpenCode Go'yu şu amaçlarla oluşturduk:

1. Düşük maliyetli bir abonelikle yapay zeka kodlamasını daha fazla insan için **erişilebilir** kılmak.
2. En iyi açık kodlama modellerine **güvenilir** erişim sağlamak.
3. Kodlama ajanı kullanımı için **test edilmiş ve kıyaslanmış** modelleri seçmek.
4. OpenCode ile başka herhangi bir sağlayıcıyı kullanmanıza da izin vererek **kilitlenmeyi önlemek**.
