---
title: CLI
description: OpenCode CLI 选项和命令。
---

import { Tabs, TabItem } from "@astrojs/starlight/components"

OpenCode CLI 在不带任何参数运行时，默认启动 [TUI](/docs/tui)。

```bash
opencode
```

但它也接受本页面中记录的命令，使您可以通过编程方式与 OpenCode 进行交互。

```bash
opencode run "Explain how closures work in JavaScript"
```

---

### tui

启动 OpenCode 终端用户界面。

```bash
opencode [project]
```

#### 标志

| 标志         | 简写 | 描述                                                      |
| ------------ | ---- | --------------------------------------------------------- |
| `--continue` | `-c` | 继续上一个会话                                            |
| `--session`  | `-s` | 要继续的会话 ID                                           |
| `--fork`     |      | 继续时分叉会话（与 `--continue` 或 `--session` 配合使用） |
| `--prompt`   |      | 要使用的提示词                                            |
| `--model`    | `-m` | 要使用的模型，格式为 provider/model                       |
| `--agent`    |      | 要使用的代理                                              |
| `--port`     |      | 监听端口                                                  |
| `--hostname` |      | 监听主机名                                                |

---

## 命令

OpenCode CLI 还提供以下命令。

---

### agent

管理 OpenCode 的代理。

```bash
opencode agent [command]
```

---

### attach

将终端连接到已通过 `serve` 或 `web` 命令启动的 OpenCode 后端服务器。

```bash
opencode attach [url]
```

这允许将 TUI 与远程 OpenCode 后端配合使用。例如：

```bash
# Start the backend server for web/mobile access
opencode web --port 4096 --hostname 0.0.0.0

# In another terminal, attach the TUI to the running backend
opencode attach http://10.20.30.40:4096
```

#### 标志

| 标志        | 简写 | 描述                |
| ----------- | ---- | ------------------- |
| `--dir`     |      | 启动 TUI 的工作目录 |
| `--session` | `-s` | 要继续的会话 ID     |

---

#### create

使用自定义配置创建新的代理。

```bash
opencode agent create
```

此命令将引导您使用自定义系统提示词和工具配置来创建新的代理。

---

#### list

列出所有可用的代理。

```bash
opencode agent list
```

---

### auth

管理提供商的凭据和登录信息的命令。

```bash
opencode auth [command]
```

---

#### login

OpenCode 基于 [Models.dev](https://models.dev) 的提供商列表运行，因此您可以使用 `opencode auth login` 为任何想要使用的提供商配置 API 密钥。密钥存储在 `~/.local/share/opencode/auth.json` 中。

```bash
opencode auth login
```

OpenCode 启动时会从凭据文件加载提供商信息，同时也会加载环境变量或项目中 `.env` 文件中定义的密钥。

---

#### list

列出凭据文件中存储的所有已认证提供商。

```bash
opencode auth list
```

或使用简写版本。

```bash
opencode auth ls
```

---

#### logout

从凭据文件中清除提供商信息以完成登出。

```bash
opencode auth logout
```

---

### github

管理用于仓库自动化的 GitHub 代理。

```bash
opencode github [command]
```

---

#### install

在您的仓库中安装 GitHub 代理。

```bash
opencode github install
```

此命令会设置必要的 GitHub Actions 工作流并引导您完成配置过程。[了解更多](/docs/github)。

---

#### run

运行 GitHub 代理。通常在 GitHub Actions 中使用。

```bash
opencode github run
```

##### 标志

| 标志      | 描述                           |
| --------- | ------------------------------ |
| `--event` | 用于运行代理的 GitHub 模拟事件 |
| `--token` | GitHub 个人访问令牌            |

---

### mcp

管理 Model Context Protocol 服务器。

```bash
opencode mcp [command]
```

---

#### add

将 MCP 服务器添加到您的配置中。

```bash
opencode mcp add
```

此命令将引导您添加本地或远程 MCP 服务器。

---

#### list

列出所有已配置的 MCP 服务器及其连接状态。

```bash
opencode mcp list
```

或使用简写版本。

```bash
opencode mcp ls
```

---

#### auth

对支持 OAuth 的 MCP 服务器进行认证。

```bash
opencode mcp auth [name]
```

如果您不提供服务器名称，系统将提示您从可用的支持 OAuth 的服务器中进行选择。

您还可以列出支持 OAuth 的服务器及其认证状态。

```bash
opencode mcp auth list
```

或使用简写版本。

```bash
opencode mcp auth ls
```

---

#### logout

移除 MCP 服务器的 OAuth 凭据。

```bash
opencode mcp logout [name]
```

---

#### debug

调试 MCP 服务器的 OAuth 连接问题。

```bash
opencode mcp debug <name>
```

---

### models

列出已配置提供商的所有可用模型。

```bash
opencode models [provider]
```

此命令以 `provider/model` 的格式显示所有已配置提供商中可用的模型。

这对于确定在[配置文件](/docs/config/)中使用的确切模型名称非常有用。

您可以选择传入提供商 ID 来按提供商筛选模型。

```bash
opencode models anthropic
```

#### 标志

| 标志        | 描述                                     |
| ----------- | ---------------------------------------- |
| `--refresh` | 从 models.dev 刷新模型缓存               |
| `--verbose` | 使用更详细的模型输出（包含费用等元数据） |

使用 `--refresh` 标志可以更新缓存的模型列表。当提供商新增了模型并且您希望在 OpenCode 中看到它们时，此功能非常有用。

```bash
opencode models --refresh
```

---

### run

以非交互模式运行 OpenCode，直接传入提示词。

```bash
opencode run [message..]
```

这对于脚本编写、自动化或无需启动完整 TUI 即可快速获取答案的场景非常有用。例如：

```bash "opencode run"
opencode run Explain the use of context in Go
```

您还可以连接到正在运行的 `opencode serve` 实例，以避免每次运行时 MCP 服务器的冷启动时间：

```bash
# Start a headless server in one terminal
opencode serve

# In another terminal, run commands that attach to it
opencode run --attach http://localhost:4096 "Explain async/await in JavaScript"
```

#### 标志

| 标志         | 简写 | 描述                                                           |
| ------------ | ---- | -------------------------------------------------------------- |
| `--command`  |      | 要运行的命令，使用 message 作为参数                            |
| `--continue` | `-c` | 继续上一个会话                                                 |
| `--session`  | `-s` | 要继续的会话 ID                                                |
| `--fork`     |      | 继续时分叉会话（与 `--continue` 或 `--session` 配合使用）      |
| `--share`    |      | 分享会话                                                       |
| `--model`    | `-m` | 要使用的模型，格式为 provider/model                            |
| `--agent`    |      | 要使用的代理                                                   |
| `--file`     | `-f` | 附加到消息的文件                                               |
| `--format`   |      | 格式：default（格式化输出）或 json（原始 JSON 事件）           |
| `--title`    |      | 会话标题（未提供值时使用截断的提示词）                         |
| `--attach`   |      | 连接到正在运行的 opencode 服务器（例如 http://localhost:4096） |
| `--port`     |      | 本地服务器端口（默认为随机端口）                               |

---

### serve

启动无界面的 OpenCode 服务器以提供 API 访问。查看[服务器文档](/docs/server)了解完整的 HTTP 接口。

```bash
opencode serve
```

此命令启动一个 HTTP 服务器，提供对 OpenCode 功能的 API 访问，无需 TUI 界面。设置 `OPENCODE_SERVER_PASSWORD` 可启用 HTTP 基本认证（用户名默认为 `opencode`）。

#### 标志

| 标志         | 描述                       |
| ------------ | -------------------------- |
| `--port`     | 监听端口                   |
| `--hostname` | 监听主机名                 |
| `--mdns`     | 启用 mDNS 发现             |
| `--cors`     | 允许 CORS 的额外浏览器来源 |

---

### session

管理 OpenCode 会话。

```bash
opencode session [command]
```

---

#### list

列出所有 OpenCode 会话。

```bash
opencode session list
```

##### 标志

| 标志          | 简写 | 描述                                  |
| ------------- | ---- | ------------------------------------- |
| `--max-count` | `-n` | 限制为最近 N 个会话                   |
| `--format`    |      | 输出格式：table 或 json（默认 table） |

---

### stats

显示 OpenCode 会话的 Token 用量和费用统计信息。

```bash
opencode stats
```

#### 标志

| 标志        | 描述                                                   |
| ----------- | ------------------------------------------------------ |
| `--days`    | 显示最近 N 天的统计信息（默认为所有时间）              |
| `--tools`   | 显示的工具数量（默认为全部）                           |
| `--models`  | 显示模型用量明细（默认隐藏）。传入数字可显示前 N 个    |
| `--project` | 按项目筛选（默认为所有项目，传入空字符串表示当前项目） |

---

### export

将会话数据导出为 JSON。

```bash
opencode export [sessionID]
```

如果您不提供会话 ID，系统将提示您从可用的会话中进行选择。

---

### import

从 JSON 文件或 OpenCode 分享链接导入会话数据。

```bash
opencode import <file>
```

您可以从本地文件或 OpenCode 分享链接导入。

```bash
opencode import session.json
opencode import https://opncd.ai/s/abc123
```

---

### web

启动带有 Web 界面的无界面 OpenCode 服务器。

```bash
opencode web
```

此命令启动一个 HTTP 服务器并打开浏览器，通过 Web 界面访问 OpenCode。设置 `OPENCODE_SERVER_PASSWORD` 可启用 HTTP 基本认证（用户名默认为 `opencode`）。

#### 标志

| 标志         | 描述                       |
| ------------ | -------------------------- |
| `--port`     | 监听端口                   |
| `--hostname` | 监听主机名                 |
| `--mdns`     | 启用 mDNS 发现             |
| `--cors`     | 允许 CORS 的额外浏览器来源 |

---

### acp

启动 ACP（Agent Client Protocol）服务器。

```bash
opencode acp
```

此命令启动一个通过 stdin/stdout 使用 nd-JSON 进行通信的 ACP 服务器。

#### 标志

| 标志         | 描述       |
| ------------ | ---------- |
| `--cwd`      | 工作目录   |
| `--port`     | 监听端口   |
| `--hostname` | 监听主机名 |

---

### uninstall

卸载 OpenCode 并删除所有相关文件。

```bash
opencode uninstall
```

#### 标志

| 标志            | 简写 | 描述                           |
| --------------- | ---- | ------------------------------ |
| `--keep-config` | `-c` | 保留配置文件                   |
| `--keep-data`   | `-d` | 保留会话数据和快照             |
| `--dry-run`     |      | 显示将被删除的内容但不实际删除 |
| `--force`       | `-f` | 跳过确认提示                   |

---

### upgrade

将 OpenCode 更新到最新版本或指定版本。

```bash
opencode upgrade [target]
```

更新到最新版本。

```bash
opencode upgrade
```

更新到指定版本。

```bash
opencode upgrade v0.1.48
```

#### 标志

| 标志       | 简写 | 描述                                       |
| ---------- | ---- | ------------------------------------------ |
| `--method` | `-m` | 使用的安装方式：curl、npm、pnpm、bun、brew |

---

## 全局标志

OpenCode CLI 接受以下全局标志。

| 标志           | 简写 | 描述                                 |
| -------------- | ---- | ------------------------------------ |
| `--help`       | `-h` | 显示帮助信息                         |
| `--version`    | `-v` | 打印版本号                           |
| `--print-logs` |      | 将日志输出到 stderr                  |
| `--log-level`  |      | 日志级别（DEBUG、INFO、WARN、ERROR） |

---

## 环境变量

OpenCode 可以通过环境变量进行配置。

| 变量                                  | 类型    | 描述                                    |
| ------------------------------------- | ------- | --------------------------------------- |
| `OPENCODE_AUTO_SHARE`                 | boolean | 自动分享会话                            |
| `OPENCODE_GIT_BASH_PATH`              | string  | Windows 上 Git Bash 可执行文件的路径    |
| `OPENCODE_CONFIG`                     | string  | 配置文件路径                            |
| `OPENCODE_CONFIG_DIR`                 | string  | 配置目录路径                            |
| `OPENCODE_CONFIG_CONTENT`             | string  | 内联 JSON 配置内容                      |
| `OPENCODE_DISABLE_AUTOUPDATE`         | boolean | 禁用自动更新检查                        |
| `OPENCODE_DISABLE_PRUNE`              | boolean | 禁用旧数据清理                          |
| `OPENCODE_DISABLE_TERMINAL_TITLE`     | boolean | 禁用自动终端标题更新                    |
| `OPENCODE_PERMISSION`                 | string  | 内联 JSON 权限配置                      |
| `OPENCODE_DISABLE_DEFAULT_PLUGINS`    | boolean | 禁用默认插件                            |
| `OPENCODE_DISABLE_LSP_DOWNLOAD`       | boolean | 禁用 LSP 服务器自动下载                 |
| `OPENCODE_ENABLE_EXPERIMENTAL_MODELS` | boolean | 启用实验性模型                          |
| `OPENCODE_DISABLE_AUTOCOMPACT`        | boolean | 禁用自动上下文压缩                      |
| `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE`        | boolean | 禁用读取 `.claude`（提示词 + 技能）     |
| `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_PROMPT` | boolean | 禁用读取 `~/.claude/CLAUDE.md`          |
| `OPENCODE_DISABLE_CLAUDE_CODE_SKILLS` | boolean | 禁用加载 `.claude/skills`               |
| `OPENCODE_DISABLE_MODELS_FETCH`       | boolean | 禁用从远程源获取模型                    |
| `OPENCODE_FAKE_VCS`                   | string  | 用于测试目的的模拟 VCS 提供商           |
| `OPENCODE_DISABLE_FILETIME_CHECK`     | boolean | 禁用文件时间检查优化                    |
| `OPENCODE_CLIENT`                     | string  | 客户端标识符（默认为 `cli`）            |
| `OPENCODE_ENABLE_EXA`                 | boolean | 启用 Exa 网络搜索工具                   |
| `OPENCODE_SERVER_PASSWORD`            | string  | 为 `serve`/`web` 启用基本认证           |
| `OPENCODE_SERVER_USERNAME`            | string  | 覆盖基本认证用户名（默认为 `opencode`） |
| `OPENCODE_MODELS_URL`                 | string  | 自定义模型配置获取 URL                  |

---

### 实验性功能

这些环境变量用于启用可能会更改或移除的实验性功能。

| 变量                                            | 类型    | 描述                            |
| ----------------------------------------------- | ------- | ------------------------------- |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL`                         | boolean | 启用所有实验性功能              |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_ICON_DISCOVERY`          | boolean | 启用图标发现                    |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_DISABLE_COPY_ON_SELECT`  | boolean | 禁用 TUI 中的选中即复制         |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_BASH_DEFAULT_TIMEOUT_MS` | number  | bash 命令的默认超时时间（毫秒） |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_OUTPUT_TOKEN_MAX`        | number  | LLM 响应的最大输出 Token 数     |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_FILEWATCHER`             | boolean | 启用整个目录的文件监听器        |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_OXFMT`                   | boolean | 启用 oxfmt 格式化器             |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_LSP_TOOL`                | boolean | 启用实验性 LSP 工具             |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_DISABLE_FILEWATCHER`     | boolean | 禁用文件监听器                  |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_EXA`                     | boolean | 启用实验性 Exa 功能             |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_LSP_TY`                  | boolean | 启用实验性 LSP 类型检查         |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_MARKDOWN`                | boolean | 启用实验性 Markdown 功能        |
| `OPENCODE_EXPERIMENTAL_PLAN_MODE`               | boolean | 启用计划模式                    |
