---
title: Go
description: 針對開放原始碼程式設計模型的低成本訂閱服務。
---

import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
export const email = `mailto:${config.email}`

OpenCode Go 是一項低成本的 **每月 10 美元** 訂閱服務，讓您可以穩定存取熱門的開放原始碼程式設計模型。

:::note
OpenCode Go 目前處於測試階段 (Beta)。
:::

Go 的運作方式就像 OpenCode 中的任何其他供應商一樣。您訂閱 OpenCode Go 並取得您的 API key。這是**完全選用**的，您不需要使用它也能使用 OpenCode。

主要是為國際使用者設計，模型託管在美國、歐盟和新加坡，以提供穩定的全球存取。

---

## 背景

開放模型已經變得非常優秀。它們現在在程式設計任務上的表現已接近專有模型。而且因為許多供應商都能以具競爭力的方式提供服務，它們通常便宜得多。

然而，要獲得穩定且低延遲的存取可能會很困難。供應商的品質和可用性各不相同。

:::tip
我們測試了一組精選的模型和供應商，它們與 OpenCode 搭配運作良好。
:::

為了解決這個問題，我們做了幾件事：

1. 我們測試了一組精選的開放模型，並與他們的團隊討論如何最好地運行它們。
2. 接著我們與幾家供應商合作，確保這些模型能正確地提供服務。
3. 最後，我們對模型/供應商的組合進行基準測試，並提出了一份我們覺得值得推薦的清單。

OpenCode Go 讓您能以 **每月 10 美元** 的價格存取這些模型。

---

## 運作方式

OpenCode Go 的運作方式就像 OpenCode 中的任何其他供應商一樣。

1. 您登入 **<a href={console}>OpenCode Zen</a>**，訂閱 Go，並複製您的 API key。
2. 您在 TUI 中執行 `/connect` 指令，選擇 `OpenCode Go`，並貼上您的 API key。
3. 在 TUI 中執行 `/models` 以查看透過 Go 可用的模型清單。

:::note
每個工作區只能有一位成員訂閱 OpenCode Go。
:::

目前的模型清單包括：

- **GLM-5**
- **Kimi K2.5**
- **MiniMax M2.5**

模型清單可能會隨著我們測試和新增模型而變動。

---

## 使用限制

OpenCode Go 包含以下限制：

- **5 小時限制** — 12 美元的使用量
- **每週限制** — 30 美元的使用量
- **每月限制** — 60 美元的使用量

限制是以美元價值定義的。這意味著您的實際請求次數取決於您使用的模型。較便宜的模型（如 MiniMax M2.5）允許更多請求，而較高成本的模型（如 GLM-5）允許較少請求。

下表根據典型的 Go 使用模式提供估計的請求次數：

|                 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiniMax M2.5 |
| --------------- | ----- | --------- | ------------ |
| 每 5 小時請求數 | 1,150 | 1,850     | 30,000       |
| 每週請求數      | 2,880 | 4,630     | 75,000       |
| 每月請求數      | 5,750 | 9,250     | 150,000      |

估計值是根據觀察到的平均請求模式：

- GLM-5 — 700 輸入, 52,000 快取, 150 輸出 token (每個請求)
- Kimi K2.5 — 870 輸入, 55,000 快取, 200 輸出 token (每個請求)
- MiniMax M2.5 — 300 輸入, 55,000 快取, 125 輸出 token (每個請求)

您可以在 **<a href={console}>console</a>** 中追蹤目前的使用量。

:::tip
如果您達到使用限制，您可以繼續使用免費模型。
:::

使用限制可能會隨著我們從早期使用和回饋中學習而變動。

---

### 定價

OpenCode Go 是一個 **每月 10 美元** 的訂閱方案。以下是 **每 100 萬 token** 的價格。

| 模型         | 輸入  | 輸出  | 快取讀取 |
| ------------ | ----- | ----- | -------- |
| GLM-5        | $1.00 | $3.20 | $0.20    |
| Kimi K2.5    | $0.60 | $3.00 | $0.10    |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.03    |

---

### 超出限制的使用

如果您的 Zen 餘額中也有點數，您可以在 console 中啟用 **Use balance** 選項。啟用後，當您達到使用限制時，Go 將會改用您的 Zen 餘額，而不是封鎖請求。

---

## 端點

您也可以透過以下 API 端點存取 Go 模型。

| 模型         | Model ID     | 端點                                             | AI SDK 套件                 |
| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5        | glm-5        | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5    | kimi-k2.5    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

您 OpenCode 設定中的 [model id](/docs/config/#models) 使用 `opencode-go/<model-id>` 格式。例如，對於 Kimi K2.5，您會在設定中使用 `opencode-go/kimi-k2.5`。

---

## 隱私權

此方案主要是為國際使用者設計，模型託管在美國、歐盟和新加坡，以提供穩定的全球存取。

如果您有任何問題，請 <a href={email}>聯絡我們</a>。

---

## 目標

我們建立 OpenCode Go 是為了：

1. 透過低成本訂閱，讓更多人能 **輕易取得** AI 程式設計資源。
2. 提供對最佳開放程式設計模型的 **可靠** 存取。
3. 策劃經過 **測試和基準測試** 的模型，以供程式設計代理使用。
4. **沒有鎖定**，允許您在 OpenCode 中同時使用任何其他供應商。
