---
title: 網路
description: 配置代理伺服器和自定義憑證。
---

opencode 支援企業網路環境的標準代理環境變數和自定義憑證。

---

## 代理伺服器

opencode 遵循標準代理環境變數。

```bash
# HTTPS proxy (recommended)
export HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:8080

# HTTP proxy (if HTTPS not available)
export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080

# Bypass proxy for local server (required)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1
```

:::caution
TUI 與本地 HTTP 伺服器通訊。您必須繞過此連接的代理以防止路由迴圈。
:::

您可以使用 [CLI 旗標](/docs/cli#run) 配置伺服器的連接埠和主機名稱。

---

### 身分驗證

如果您的代理需要基本身分驗證，請在 URL 中包含憑證。

```bash
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:8080
```

:::caution
避免對密碼進行寫死。使用環境變數或安全憑證儲存區。
:::

對於需要高級身分驗證（例如 NTLM 或 Kerberos）的代理，請考慮使用支援您的身分驗證方法的 LLM 閘道。

---

## 自定義憑證

如果您的企業使用自定義 CA 進行 HTTPS 連接，請配置 opencode 以信任它們。

```bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS=/path/to/ca-cert.pem
```

這適用於代理連接和直接 API 存取。
